η 4- 3- 2- 1- 0 1 2 3 4 5

2v

0

0.02

0.04

0.06

0.08

25-50%

Pb-Pb 2.76 TeV {2} 2 ALICE v Pb-Pb 2.76 TeV

{EP} 2 CMS v Pb-Pb 2.76 TeV

{EP} 2 ATLAS v Au-Au 200 GeV

{EP} 2 PHOBOS v